30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Mean percent vents found (over all # vents)

MTL (an) Chemotxs ΣΔHΣΔH-MDP IL4IL2-OP8 ΣΔH-OP10

0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9

Mean run-time/step (seconds) mean f_v

run-time